Reuse Cached 404s (7.x-1.0) - en to el translation catalogue (3 entries)

en: Other
el: Άλλο

en: Page not found
el: Η σελίδα δε βρέθηκε

en: The requested page "@path" could not be found.
el: Δεν είναι δυνατό να βρεθεί η σελίδα "@path" που ζητήθηκε.
