Reuse Cached 404s (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Other
target: ساير

en: Page not found
target: صفحه مورد نظر یافت نشد.

en: The requested page "@path" could not be found.
target: صفحه مورد درخواست "@path" پیدا نشد.
