Reuse Cached 404s (7.x-1.0) - en to oc translation catalogue (3 entries)

en: Other
oc: Autre

en: Page not found
oc: Pagina pas trobada

en: The requested page "@path" could not be found.
oc: La pagina demandada "@path" a pas pogut èsser trobada.
