Reuse Cached 404s (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Other
target: Outro

en: Page not found
target: Página não encontrada

en: The requested page "@path" could not be found.
target: A página pedida "@path" não foi encontrada.
