Reuse Cached 404s (7.x-1.1-rc1) - en to gu translation catalogue (3 entries)

en: Other
gu: અન્ય

en: Page not found
gu: પ્રુષ્ઠ મળ્યું નહિ

en: The requested page "@path" could not be found.
gu: વિનંતી કરેલ પાનું "@path" શોધી શકાયું નથી.
