Reuse Cached 404s (7.x-1.1-rc1) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Other
target: Outros

en: Page not found
target: A página não foi encontrada

en: The requested page "@path" could not be found.
target: A página requisitada "@path" não pôde ser encontrada.
