Ricochet Maintenance Helper (7.x-1.3) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
hi: नये संरुप को संरक्षित करें।

en: Disabled
hi: निर्योग्य

en: Every hour
hi: प्रत्येक घंटा

en: Advanced
hi: विकसित
