Ricochet Maintenance Helper (7.x-1.3) - en to ka translation catalogue (3 entries)

en: Save configuration
ka: კონფიგურაციის შენახვა

en: Disabled
ka: გამორთულია

en: Advanced
ka: გაფართოებული
