Ricochet Maintenance Helper (7.x-1.3) - en to es translation catalogue (6 entries)

en: Save configuration
es: Guardar configuración

en: Disabled
es: Desactivado

en: Every hour
es: Cada hora

en: API Key
es: Clave API

en: Advanced
es: Avanzado

en: Frequency
es: Frecuencia
