Robokassa payment (7.x-1.0) - en to pl translation catalogue (4 entries)

en: Payment
pl: Płatność

en: Process
pl: Proces

en: You will be redirected to the off-site payment server to authorize the payment.
pl: Zostaniesz przekierowany poza stronę na serwer płatności aby płatność została autoryzowana.

en: Go to payment server
pl: Przejdź na serwer płatności
