Role indicators (7.x-1.0) - en to cy translation catalogue (2 entries)

en: The configuration options have been saved.
cy: Mae dewisadau ffurfweddu wedi ei gadw.

en: The role has been renamed.
cy: Mae'r swyddogaeth wedi ei ail enwi.
