Role indicators (7.x-1.0) - en to sq translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
sq: Opsionet e konfigurimit u ruajtën.

en: URL
sq: Adresa URL

en: The role has been renamed.
sq: Roli u riemërtua.
