Role indicators (7.x-1.0) - en to ta translation catalogue (2 entries)

en: The configuration options have been saved.
ta: அமைவாக்கத் தெரிவுகள் சேமிக்கப்பட்டன

en: The role has been renamed.
ta: பாத்திரம் பெயர் மாற்றப்பட்டது.
