Multiple role login pages (7.x-1.0) - en to is translation catalogue (3 entries)

en: Delete
is: Eyða

en: Cancel
is: Hætta við

en: This action cannot be undone.
is: Ekki er hægt að afturkalla þessa aðgerð.
