RoyalSlider Integration (7.x-1.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (31 entries)

en: Title
target: Título

en: Prefix
target: Prefixo

en: Cancel
target: Cancelar

en: Enabled
target: Habilitado

en: None
target: Nenhum

en: Center
target: Central

en: Default
target: Padrão

en: Move
target: Mover

en: Dimensions
target: Dimensões

en: User Interface
target: Interface de usuário

en: General
target: Geral

en: Loop
target: Laço

en: Navigation
target: Navegação

en: Change
target: Mudar

en: Delay
target: Atraso

en: Fade
target: Desvanecer

en: Orientation
target: Orientação

en: Tabs
target: Abas

en: Autoplay
target: Tocar automaticamente

en: Thumbnails
target: Miniaturas

en: Skin
target: Tema

en: Important
target: Importante

en: Not installed.
target: Não Instalado.

en: Transition speed
target: Velocidade da transição

en: Image styles
target: Estilos de imagens

en: Transition type
target: Tipo de transição

en: Transitions
target: Transições

en: None (original image)
target: Nenhum (imagem original)

en: Thumbnail image style
target: Estilo da miniatura

en: Normal image style
target: Estilo da imagem normal

en: Breakpoint
target: Ponto de interrupção
