S3 File Sync (7.x-1.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: cron
target: کرون

en: Edit
target: ویرایش

en: Back
target: بازگشت

en: Region
target: ناحیه

en: Media
target: رسانه

en: Method
target: روش

en: Protocol
target: استاندارد

en: File Upload
target: بارگذاری فایل

en: image
target: تصویر

en: Cron could not run because the site is in maintenance mode.
target: کرون نمی‌تواند اجرا شود، زیرا سایت در حالت نگهداری است.
