S3 File Sync (7.x-1.0-alpha7) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Ativado

en: Edit
target: Editar

en: Back
target: Para trás

en: Region
target: Região

en: Method
target: Método

en: Protocol
target: Protocolo

en: Cron could not run because the site is in maintenance mode.
target: O Cron não pôde executar pois o sítio está em modo de manutenção.

en: Cached image file %destination already exists. There may be an issue with your rewrite configuration.
target: O ficheiro de imagem armazenado em cache %destination já existe. Poderá existir um problema com as suas permissões de reescrita.
