S3 File Sync (7.x-1.0-alpha7) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Disabled
target: 禁用

en: Enabled
target: 启用

en: cron
target: 计划任务

en: Edit
target: 编辑

en: Back
target: 后退

en: Region
target: 区域

en: Media
target: 媒体

en: Method
target: 方式

en: Protocol
target: 协议

en: File Upload
target: 文件上传

en: image
target: 图像

en: Timeout
target: 间歇

en: Save Configuration
target: 保存配置

en: Bucket Name
target: Bucket名称

en: Cron could not run because the site is in maintenance mode.
target: 计划任务不能执行，因为站点处于维护状态。

en: Cached image file %destination already exists. There may be an issue with your rewrite configuration.
target: 缓存图片文件 %destination 已存在。可能是你的重写配置造成的问题。
