S3 File Sync (7.x-1.0-alpha8) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Habilitado

en: Edit
target: Editar

en: Back
target: Voltar

en: Region
target: Região

en: Media
target: Mídia

en: Method
target: Método

en: Protocol
target: Protocolo

en: File Upload
target: Envio de arquivos

en: image
target: imagem

en: Not Available
target: Não Disponível

en: Cron could not run because the site is in maintenance mode.
target: O Cron não pôde rodar porque o site está em modo de manutenção.

en: Cached image file %destination already exists. There may be an issue with your rewrite configuration.
target: Já existe o arquivo de cache da imagem em %destination. Pode haver um problema em sua configuração de reescrita.
