S3 File Sync (7.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Disabled
target: Dinyahbolehkan

en: Enabled
target: Dibolehkan

en: Edit
target: Sunting

en: Region
target: Kawasan

en: Method
target: Kaedah

en: image
target: imej

en: Cron could not run because the site is in maintenance mode.
target: Cron tidak boleh berjalan kerana laman dalam mod penyelenggaraan.

en: Cached image file %destination already exists. There may be an issue with your rewrite configuration.
target: Imej cache imej buat fail %destination sudah wujud.
