S3 File System (7.x-1.0) - en to pl translation catalogue (7 entries)

en: Disabled
pl: Wyłączone

en: Enabled
pl: Włączone

en: Hostname
pl: Nazwa hosta

en: settings page
pl: strona ustawień

en: Not installed.
pl: Nie zainstalowano.

en: Image generation in progress. Try again shortly.
pl: Trwa generowanie obrazków. Proszę spróbować za chwilę.

en: Error generating image.
pl: Wystąpił błąd podczas tworzenia obrazków.
