S3 File System (7.x-1.0) - en to ru translation catalogue (7 entries)

en: Disabled
ru: Отключено

en: Enabled
ru: Включено

en: Hostname
ru: Имя хоста

en: settings page
ru: страница настроек

en: Not installed.
ru: Не установлен.

en: Image generation in progress. Try again shortly.
ru: Генерация изображения. Попробуйте вскоре.

en: Error generating image.
ru: Ошибка генерации изображения.
