S3 File System (7.x-2.12) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Actions
target: Ações

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Ativado

en: Settings
target: Definições

en: Default
target: Predefinido

en: Hostname
target: Nome do servidor

en: Image generation in progress. Try again shortly.
target: Geração de imagem em curso. Tente novamente em breve.

en: Error generating image.
target: Erro ao gerar a imagem.
