S3 File System (7.x-2.12) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Actions
target: 動作

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Settings
target: 設定

en: Default
target: 預設

en: Hostname
target: 主機名稱

en: settings page
target: 設定頁面

en: Not installed.
target: 未安裝。

en: Image generation in progress. Try again shortly.
target: 正在產生圖像中，請稍等。

en: Error generating image.
target: 產生圖像錯誤。
