S3 File System (7.x-2.13) - en to be translation catalogue (8 entries)

en: Actions
be: Дзеянні

en: Disabled
be: Выключана

en: Enabled
be: Уключана

en: Settings
be: Налады

en: Default
be: Прадвызначана

en: Hostname
be: Імя хоста

en: Image generation in progress. Try again shortly.
be: Утварэнне выявы ў працэсе. Паспрабуйце зноў праз кароткі прамежак часу.

en: Error generating image.
be: Памылка генерацыі выявы.
