S3 File System (7.x-2.8) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Ativado

en: Settings
target: Definições

en: Default
target: Por defeito

en: Hostname
target: Nome do servidor

en: settings page
target: página de configurações

en: Domain Name
target: Nome do Domínio

en: Not installed.
target: Não instalado.

en: Image generation in progress. Try again shortly.
target: Geração de imagem em curso. Tente novamente em breve.

en: Error generating image.
target: Erro ao gerar a imagem.

en: Source image at %source_image_path not found while trying to generate derivative image at %derivative_path.
target: A imagem de origem em %source_image_path não foi encontrada ao tentar gerar uma imagem derivada em %derivative_path.
