S3 File System (7.x-3.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Actions
target: عملکردها

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Settings
target: تنظیمات

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Hostname
target: نام میزبان

en: settings page
target: صفحه تنظیمات

en: Image generation in progress. Try again shortly.
target: تصویر در حال ایجاد شدن است. اندکی بعد دوباره تلاش کنید.

en: Error generating image.
target: خطا در تولید تصویر.
