Safeword (7.x-1.0) - en to fr translation catalogue (3 entries)

en: Maximum length
fr: Taille maximale

en: Replacement value
fr: Valeur de remplacement

en: The maximum length of the field in characters.
fr: La longueur maximale du champ en nombre de caractères.
