Safeword (7.x-1.0) - en to hy translation catalogue (2 entries)

en: Maximum length
hy: Առավելագույն երկրությունը

en: The maximum length of the field in characters.
hy: Դաշտի սիմվոլների առավելագույն երկարությունը:
