Safeword (7.x-1.0) - en to km translation catalogue (2 entries)

en: Maximum length
km: ប្រវែង​អតិបរមា

en: The maximum length of the field in characters.
km: ប្រវែង​អតិបរមា​របស់​វាល​គិត​ជា​តួអក្សរ ។
