Safeword (7.x-1.0) - en to ro translation catalogue (3 entries)

en: Maximum length
ro: Lungime maximă

en: Replacement value
ro: Valoarea de înlocuire

en: The maximum length of the field in characters.
ro: Lungimea maximă a câmpului în caractere.
