Safeword (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Maximum length
target: حداکثر طول

en: Machine name
target: نام دستگاه

en: The maximum length of the field in characters.
target: حداکثر طول میدان به کاراکتر.
