Safeword (7.x-1.3) - en to el translation catalogue (4 entries)

en: Maximum length
el: Μέγιστο μήκος

en: Replacement value
el: Τιμή αντικατάστασης

en: Machine name
el: Όνομα μηχανής

en: The maximum length of the field in characters.
el: Το μέγιστο μήκος του πεδίου σε χαρακτήρες.
