Salesforce Suite (7.x-2.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (50 entries)

en: delete
target: 刪除

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: Value
target: 數值

en: Username
target: 使用者名稱

en: List
target: 清單

en: Cancel
target: 取消

en: Remove
target: 移除

en: Description
target: 描述

en: Edit
target: 編輯

en: This action cannot be undone.
target: 這個動作無法被復原。

en: Password
target: 密碼

en: Settings
target: 設定

en: edit
target: 編輯

en: Import
target: 匯入

en: Export
target: 匯出

en: Update
target: 更新

en: Add
target: 新增

en: View
target: 檢視

en: Manage
target: 管理

en: Node type
target: 節點類型

en: <none>
target: <無>

en: Picture
target: 圖片

en: Continue
target: 繼續

en: file
target: 檔案

en: Created
target: 已建立

en: Create
target: 建立

en: E-mail address
target: 電子郵件位址

en: Field name
target: 欄位名稱

en: Conditions
target: 條件

en: This field is required.
target: 此欄位是必需的。

en: Caching
target: 快取

en: Minimum cache lifetime
target: 最短的快取保存時間

en: Save changes
target: 儲存變更

en: Clone
target: 複製

en: Operation
target: 操作

en: The changes have been saved.
target: 變動已被儲存。

en: Replacement patterns
target: 替換匹配模式

en: Revert
target: 還原

en: revert
target: 還原

en: Automatic
target: 自動化

en: File upload error. Could not move uploaded file.
target: 檔案上傳錯誤。無法移動已上傳的檔案。

en: Unlink
target: 取消連結

en: clone
target: 複製

en: The file %file could not be saved, because it exceeds %maxsize, the maximum allowed size for uploads.
target: 無法儲存檔案%file，因為超過了所允許的上載檔案的大小：%maxsize。

en: The file %file could not be saved, because the upload did not complete.
target: 上載過程未完成，檔案 %file 儲存失敗。

en: The file %file could not be saved. An unknown error has occurred.
target: 由於不可知的錯誤，檔案 %file 儲存失敗。

en: No minimum
target: 無最小值

en: Fixed value
target: 固定數值

en: Allowed IPs
target: 允許的 IP 位址
