Saudi Identity Field (7.x-1.0) - en to fi translation catalogue (4 entries)

en: Default
fi: Oletus

en: Fields
fi: Kentät

en: Both
fi: Molemmat

en: Size of textfield
fi: Tekstikentän koko
