Search and Replace Scanner (7.x-1.1) - en to hy translation catalogue (7 entries)

en: Yes
hy: Այո

en: Date
hy: Ամսաթիվ

en: Search
hy: Որոնել

en: Count
hy: քանակ

en: Mode
hy: Ռեժիմ

en: Undo
hy: Չեղարկել

en: Default options
hy: Լռելայն ընտրանքներ
