Schema (7.x-1.0-beta3) - en to unknown language translation catalogue (15 entries)

en: Settings
target: 设置

en: Name
target: 名称

en: Default
target: 默认

en: Database
target: 数据库

en: Show
target: 显示

en: %table.%column is part of the primary key but is not specified to be 'not null'.
target: %table.%column是主键但是没有指明它是“非空”值。

en: Type[:Size]
target: 类型[:大小]

en: Null?
target: 空？

en: Field {!table}.@field has no description.
target: 字段 {!table}.@field 无任何说明。

en: Match
target: 匹配

en: Mismatch
target: 不匹配

en: Missing
target: 缺失

en: Database schema
target: 资料库 schema

en: Compare
target: 校验

en: Describe
target: 描述
