Script.js (7.x-2.0-beta2) - en to da translation catalogue (8 entries)

en: Performance
da: Ydelse

en: Installed
da: Installeret

en: An AJAX HTTP error occurred.
da: Der opstod en AJAX HTTP-fejl.

en: HTTP Result Code: !status
da: HTTP resultatkode: !status

en: An AJAX HTTP request terminated abnormally.
da: En AJAX HTTP-forespørgsel afsluttede på unormal vis.

en: Debugging information follows.
da: Information til fejlsøgning følger.

en: Path: !uri
da: Sti: !uri

en: Performance and scalability
da: Ydelse og skalering
