Script.js (7.x-2.0-beta2) - en to eu translation catalogue (3 entries)

en: Performance
eu: Errendimendua

en: Installed
eu: Instalatuta

en: An AJAX HTTP error occurred.
eu: AJAX HTTP errorea gertatu da.
