Script.js (7.x-2.0-beta3) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Performance
target: 效能

en: Installed
target: 已安裝

en: An AJAX HTTP error occurred.
target: 發生一個 AJAX HTTP 錯誤。

en: HTTP Result Code: !status
target: HTTP 結果碼：!status

en: An AJAX HTTP request terminated abnormally.
target: AJAX HTTP 請求異常終址。

en: Debugging information follows.
target: 附上偵錯資訊。

en: Path: !uri
target: 路徑：!uri

en: StatusText: !statusText
target: 狀態文字：!statusText

en: ResponseText: !responseText
target: 回應文字：!responseText
