SASS / SCSS Compiler (7.x-1.0-rc1) - en to ml translation catalogue (2 entries)

en: Reset to defaults
ml: സ്ഥിരസ്ഥിതികളിലേക്ക് പുനഃസജ്ജമാക്കുക

en: Test
ml: ടെസ്റ്റ്
