Search 404 (7.x-1.1-rc1) - en to fr translation catalogue (17 entries)

en: Advanced settings
fr: Paramètres avancés

en: Page not found
fr: Page non trouvée

en: Search 404 settings
fr: Paramètres Search 404

en: The page you requested does not exist. For your convenience, a google search was performed using the query %keys.
fr: La page demandée n'existe pas. Pour votre commodité, une recherche Google a été réalisée en utilisant les mots-clés %keys.

en: The page you requested does not exist. A search for %keys resulted in this page.
fr: La page demandée n'existe pas. Une recherche des mots-clés %keys a abouti à cette page.

en: The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query %keys.
fr: La page demandée n'existe pas. Pour votre commodité, une recherche a été effectuée en utilisant les mots-clés : %keys.

en: Words to ignore
fr: Mots à ignorer

en: Extensions to ignore
fr: Extensions à ignorer

en: PCRE filter
fr: Filtre PCRE

en: Disable auto search
fr: Désactiver la recherche automatique

en: The page you requested does not exist.
fr: La page demandée n'existe pas.

en: Jump directly to the search result when there is only one result
fr: Aller directement au résultat de la recherche quand il n'y a qu'un seul résultat

en: Jump directly to the first search result even when there are multiple results
fr: Aller directement au premier résultat de recherche, même s'il y a plusieurs résultats

en: Use a 301 Redirect instead of 302 Redirect
fr: Utiliser une redirection 301 au lieu d'une redirection 302

en: Disable error message
fr: Désactiver les messages d'erreur

en: Use auto-detection of keywords from search engine referer
fr: Utiliser l'auto-détection des mots-clés à partir du moteur de recherche référant

en: Custom page title
fr: Titre de page personnalisé
