Search 404 (7.x-1.2-beta1) - en to th translation catalogue (3 entries)

en: Advanced settings
th: การติดตั้งขั้นสูง

en: Search results
th: ผลการค้นหา

en: Page not found
th: ไม่พบหน้าที่เรียก
