Search API Elasticsearch (7.x-1.0-alpha1) - en to de translation catalogue (16 entries)

en: enable
de: aktivieren

en: Description
de: Beschreibung

en: Log
de: Protokoll

en: Disabled
de: Deaktiviert

en: Search
de: Suche

en: Read only
de: Nur Lesen

en: disable
de: Deaktivieren

en: Machine name
de: Systemname

en: Item type
de: Elementtyp

en: Configuration status
de: Konfigurationsstatus

en: Index options
de: Index-Optionen

en: Don't index during cron runs
de: Während eines Cron-Durchlaufs keine Elemente indexieren

en: The library was correctly installed.
de: Die Bibliothek wurde korrekt installiert.

en: The library was not correctly installed. Please see INSTALL.txt for instructions.
de: Die Bibliothek wurde nicht korrekt installiert. Bitte lesen Sie INSTALL.txt für Anweisungen.

en: This index is read-only.
de: Dieser Index kann nur gelesen werden.

en: Number of shards
de: Anzahl der Scherben
