Search API Elasticsearch (7.x-1.0-alpha1) - en to es translation catalogue (17 entries)

en: enable
es: activar

en: Status
es: Estado

en: Description
es: Descripción

en: Log
es: Registro

en: Disabled
es: Desactivado

en: Search
es: Buscar

en: Host
es: Servidor

en: Port
es: Puerto

en: Read only
es: Sólo lectura

en: disable
es: desactivar

en: Server
es: Servidor

en: Machine name
es: Nombre de sistema

en: Item type
es: Tipo de elemento

en: Configuration status
es: Estado de configuración

en: Index options
es: Opciones de índice

en: Don't index during cron runs
es: No indexar durante las ejecuciones de cron.

en: The library was correctly installed.
es: la biblioteca se instaló correctamente.
