Search API Elasticsearch (7.x-1.0-alpha1) - en to gl translation catalogue (12 entries)

en: enable
gl: activar

en: Status
gl: Estado

en: Description
gl: Descrición

en: Log
gl: Rexistro

en: Disabled
gl: Desactivado

en: Search
gl: Buscar

en: Host
gl: Anfitrión

en: Port
gl: Porto

en: Read only
gl: Só lectura

en: disable
gl: desactivar

en: Server
gl: Servidor

en: Machine name
gl: Nome de sistema
