Search API Location (7.x-2.0-beta1) - en to fr translation catalogue (13 entries)

en: Search
fr: Rechercher

en: Location
fr: Emplacement

en: Handler
fr: Gestionnaire

en: Text field
fr: Champ texte

en: Select
fr: Sélectionner

en: Radius
fr: Rayon

en: Kilometers
fr: Kilomètres

en: radius
fr: rayon

en: Select field
fr: Sélectionner un champ

en: Fixed value
fr: Valeur fixe

en: Get location
fr: Obtenir l'emplacement

en: Geocoder failed due to:
fr: Geocoder a échoué en raison de :

en: Geocode was not successful for the following reason:
fr: Le geocode n'a pas réussi pour la raison suivante :
