Search API Pages (7.x-1.0-beta2) - en to ar translation catalogue (25 entries)

en: enabled
ar: مُفَعَّل

en: enable
ar: تفعيل

en: delete
ar: حذف

en: Status
ar: الحالة

en: Operations
ar: عمليات

en: disabled
ar: معطَّل

en: Description
ar: الوصف

en: Enabled
ar: مفعل

en: Search
ar: بحث

en: Name
ar: الاسم

en: edit
ar: تحرير

en: Path
ar: المسار

en: ID
ar: المعرف ID

en: Configuration
ar: الإعدادات

en: Save changes
ar: حفظ التغييرات

en: Search results
ar: نتائج البحث

en: Your search yielded no results
ar: لا نتائج لعملية البحث

en: disable
ar: تعطيل

en: Index
ar: الفهرس

en: Enter your keywords
ar: أدخل كلمات البحث

en: Machine name
ar: الاسم الآلي

en: Query type
ar: نوع الاستعلام

en: Search page
ar: صفحة البحث

en: Search pages
ar: صفحات البحث

en: View mode
ar: نمط المشاهدة
