Search API Stanbol (7.x-1.0-alpha1) - en to es translation catalogue (8 entries)

en: Username
es: Nombre de usuario

en: Search
es: Buscar

en: Password
es: Contraseña

en: Basic HTTP authentication
es: Autentificación HTTP básica

en: The port has to be an integer between 0 and 65535.
es: El puerto tiene que ser un número entero entre 0 y 65535.

en: The Solr server could be reached (latency: @millisecs ms).
es: Servidor Solr encontrado (latencia: @millisecs ms).

en: The Solr server could not be reached.
es: Servidor Solr no encontrado.

en: 1 server | @count servers
es[0]: 1 servidor
es[1]: @count servidores
