Search API Stanbol (7.x-1.0-alpha1) - en to pl translation catalogue (4 entries)

en: Username
pl: Nazwa użytkownika

en: Search
pl: Szukaj

en: Password
pl: Hasło

en: Basic HTTP authentication
pl: Podstawowe uwierzytelnienie HTTP
